;
; Exports definition file for usbd.sys
;
EXPORTS
USBD_Debug_GetHeap@16
USBD_Debug_RetHeap@12
USBD_CalculateUsbBandwidth@12
USBD_CreateConfigurationRequestEx@8
USBD_CreateConfigurationRequest@8
USBD_GetInterfaceLength@8
USBD_ParseConfigurationDescriptorEx@28
USBD_ParseDescriptors@16
;USBD_GetPdoRegistryParameters
